SET NAMES utf8mb4;
START TRANSACTION;

INSERT INTO posts (title, slug, category, excerpt, body, author, status, published_at) VALUES
(
  '사무실 LAN 구축, 구조와 배선 설계부터 확인하세요',
  'office-lan-structure-cabling-guide',
  '네트워크',
  '사무실 LAN을 안정적으로 운영하려면 좌석 수뿐 아니라 배선 구조, 통신실 위치, 장비 확장성까지 함께 설계해야 합니다.',
  'LAN은 한정된 공간의 컴퓨터와 장비가 데이터를 주고받도록 구성하는 네트워크입니다. 사무실에서는 인터넷 연결뿐 아니라 프린터, 전화, CCTV, 업무 서버 등 여러 장비가 같은 통신 기반을 사용하므로 처음 배선할 때 전체 구조를 함께 살펴야 합니다.\n\n일반적인 사무실은 중앙 통신실의 스위치를 기준으로 각 좌석과 장비를 개별 연결하는 스타형 구성이 관리하기 편합니다. 한 구간에 장애가 생겨도 다른 좌석으로 영향이 번지는 범위를 줄일 수 있고, 포트 추가와 문제 구간 확인도 비교적 수월합니다.\n\n배선 공사 전에는 좌석 배치도, 회의실과 복합기 위치, 무선 AP와 CCTV 설치 지점, 향후 증원 계획을 확인합니다. 현재 필요한 포트 수에만 맞추기보다 예비 회선과 랙 공간을 확보하면 자리 이동이나 장비 증설 때 재시공을 줄일 수 있습니다.\n\n시공 후에는 패치패널과 스위치 포트, 벽면 아웃렛에 같은 번호 체계를 적용하는 것이 중요합니다. 배선 라벨과 연결 정보를 남겨두면 장애 점검 시간이 짧아지고 유지보수 담당자가 바뀌어도 구조를 빠르게 파악할 수 있습니다.',
  '(주)지티에스정보통신',
  'published',
  '2026-08-05 09:00:00'
),
(
  '옥외 무선 통신 구간 설치 시 확인할 사항',
  'outdoor-wireless-link-installation-guide',
  '네트워크',
  '건물 간 옥외 무선 구간은 가시거리, 고정 방식, 전원과 배선 보호, 접속 보안을 함께 검토해야 안정적으로 운영할 수 있습니다.',
  '케이블을 직접 포설하기 어려운 건물 간 구간이나 넓은 외부 공간에서는 옥외 무선 장비를 활용할 수 있습니다. 장비 사양만으로 결정하기보다 두 지점 사이의 거리와 장애물, 설치 높이, 주변 전파 환경을 먼저 확인해야 합니다.\n\n안정적인 통신을 위해서는 송수신 장비 사이의 가시거리를 확보하고 바람이나 진동에도 방향이 틀어지지 않도록 견고하게 고정해야 합니다. 옥외에 노출되는 전원과 통신 배선은 방수 처리와 낙뢰·서지 보호도 함께 검토합니다.\n\n무선 구간은 편리하지만 접속 권한과 암호화 설정이 빠지면 보안 위험이 생길 수 있습니다. 사용 장비가 지원하는 최신 암호화 방식을 적용하고 관리 계정과 비밀번호를 기본값에서 변경하며, 업무망과 방문자망은 용도에 따라 분리하는 편이 안전합니다.\n\n설치가 끝난 뒤에는 실제 사용 위치에서 속도와 지연, 끊김 여부를 확인합니다. 정기 점검 시에는 장비 고정 상태와 케이블 피복, 방수 부위, 신호 품질 변화를 함께 살펴야 장기적인 장애를 예방할 수 있습니다.',
  '(주)지티에스정보통신',
  'published',
  '2026-08-04 09:00:00'
),
(
  '키폰시스템 주장치 선택, 증설 용량이 중요합니다',
  'keyphone-system-capacity-selection',
  '키폰시스템',
  '키폰 주장치는 현재 사용하는 국선과 내선뿐 아니라 향후 인원 증가, 일반 전화기 혼용, 부가 기능까지 고려해 선택해야 합니다.',
  '키폰시스템은 여러 전화번호와 내선을 사업장 구성원들이 효율적으로 사용하고, 걸려온 전화를 필요한 자리로 연결하는 업무용 통신 시스템입니다. 일반적으로 주장치, 키폰 전화기, 연결 선로와 운영에 필요한 부가 장비로 구성됩니다.\n\n주장치를 선택할 때는 현재 사용 중인 전화기 수만 확인해서는 부족합니다. 외부에서 들어오는 국선 수, 필요한 내선 수, 부서 이동과 인원 증가 가능성, 안내방송이나 녹취 같은 부가 기능을 함께 정리해야 합니다. 최대 수용 용량이 부족하면 증설 시 주장치 전체를 교체해야 할 수 있습니다.\n\n모든 자리에 기능형 키폰 전화기가 필요한 것도 아닙니다. 통화량이 많은 안내 데스크와 주요 부서에는 기능형 전화기를 배치하고, 창고나 휴게실처럼 통화가 적은 공간에는 일반 전화기를 혼용할 수 있는지 확인하면 초기 비용을 조절할 수 있습니다.\n\n설치 전에는 기존 배선 재사용 가능 여부와 통신 랙 공간, 정전 시 운영 방식도 점검합니다. 현재 규모와 향후 계획을 함께 알려주시면 필요한 용량을 과도하게 늘리지 않으면서도 확장 가능한 구성을 제안할 수 있습니다.',
  '(주)지티에스정보통신',
  'published',
  '2026-08-03 09:00:00'
),
(
  'CCTV 녹화장치 구성 시 꼭 확인할 기능',
  'cctv-recorder-essential-features',
  'CCTV',
  'CCTV 녹화장치는 카메라 수와 화질 외에도 움직임 감지, 예약 녹화, 원격 확인, 백업과 보관 정책을 확인해야 합니다.',
  'CCTV 시스템은 카메라 영상의 실시간 확인뿐 아니라 필요한 장면을 안정적으로 저장하고 다시 찾을 수 있어야 합니다. 녹화장치를 구성할 때는 카메라 대수와 해상도, 초당 프레임, 보관 기간을 기준으로 저장 용량을 계산합니다.\n\n움직임 감지 녹화는 변화가 있을 때 영상을 저장해 불필요한 구간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 영업시간과 비영업시간을 구분한 예약 녹화, 움직임이나 센서 이벤트에 따른 알림 기능도 현장 운영 방식에 맞춰 설정할 수 있습니다.\n\n외부에서 영상을 확인해야 한다면 원격 접속 편의성만큼 보안 설정이 중요합니다. 불필요한 외부 노출을 줄이고 강한 비밀번호와 사용자별 권한을 적용하며, 운영에 필요한 범위에서만 접속을 허용해야 합니다.\n\n사고 확인이나 자료 제출에 대비해 특정 시간대 영상을 별도 저장하는 백업 절차도 점검합니다. 저장장치 장애 알림, 오래된 영상의 순환 삭제 방식, 실제 검색과 재생 속도까지 설치 후 검수해야 필요한 순간에 영상을 활용할 수 있습니다.',
  '(주)지티에스정보통신',
  'published',
  '2026-08-02 09:00:00'
),
(
  '통신실 랙 배선 정리가 유지보수를 좌우하는 이유',
  'network-rack-cabling-maintenance-case',
  '시공사례',
  '통신 랙 안의 장비와 배선을 용도별로 정리하고 포트에 라벨을 부여하면 장애 대응과 향후 증설이 쉬워집니다.',
  '통신실 랙은 인터넷 회선, 네트워크 스위치, 키폰 주장치와 패치패널 등 사업장의 주요 통신 장비가 모이는 공간입니다. 장비가 정상 동작하더라도 케이블이 뒤엉키고 연결 정보가 남아 있지 않으면 작은 장애도 확인하는 데 많은 시간이 걸립니다.\n\n랙을 정리할 때는 장비의 발열과 점검 공간을 고려해 위치를 정하고, 전원선과 통신선을 가능한 범위에서 구분합니다. 케이블 길이는 점검과 장비 교체에 필요한 여유를 남기되 통풍을 막거나 포트를 가리지 않도록 정리합니다.\n\n패치패널, 스위치 포트, 벽면 아웃렛에는 같은 번호 체계를 사용합니다. 포트별 사용 위치와 용도를 기록해 두면 어느 좌석과 장비가 연결되어 있는지 바로 확인할 수 있어 장애 구간 분리와 자리 이동이 빨라집니다.\n\n시공 완료 후에는 케이블 연결 상태와 링크 속도를 확인하고 랙 전면과 배선 상태를 기록합니다. 이렇게 정리된 기준은 이후 장비 추가나 유지보수 작업의 출발점이 되어 불필요한 재배선과 서비스 중단 시간을 줄여줍니다.',
  '(주)지티에스정보통신',
  'published',
  '2026-08-01 09:00:00'
)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
  title = VALUES(title),
  category = VALUES(category),
  excerpt = VALUES(excerpt),
  body = VALUES(body),
  author = VALUES(author),
  status = VALUES(status),
  published_at = VALUES(published_at),
  deleted_at = NULL;

DELETE post_images
FROM post_images
JOIN posts ON posts.id = post_images.post_id
WHERE posts.slug IN (
  'office-lan-structure-cabling-guide',
  'outdoor-wireless-link-installation-guide',
  'keyphone-system-capacity-selection',
  'cctv-recorder-essential-features',
  'network-rack-cabling-maintenance-case'
);

INSERT INTO post_images (post_id, file_path, alt_text, caption, sort_order)
SELECT id, '/assets/images/field/lan-cabling-rack.jpg', '포트별로 정리하고 라벨링한 네트워크 배선 랙', '', 0 FROM posts WHERE slug = 'office-lan-structure-cabling-guide'
UNION ALL
SELECT id, '/assets/images/field/outdoor-wireless-link.jpg', '건물 옥상에 설치한 옥외 무선 통신 장비', '', 0 FROM posts WHERE slug = 'outdoor-wireless-link-installation-guide'
UNION ALL
SELECT id, '/assets/images/field/keyphone-network-rack.jpg', '키폰과 네트워크 장비를 구성한 통신 랙', '', 0 FROM posts WHERE slug = 'keyphone-system-capacity-selection'
UNION ALL
SELECT id, '/assets/images/field/cctv-control-rack.jpg', '여러 CCTV 화면을 확인하는 녹화장치와 관제 랙', '', 0 FROM posts WHERE slug = 'cctv-recorder-essential-features'
UNION ALL
SELECT id, '/assets/images/field/lan-cabling-rack.jpg', '정리된 패치패널과 네트워크 스위치 배선', '', 0 FROM posts WHERE slug = 'network-rack-cabling-maintenance-case';

COMMIT;
